NA49 Data Flow

DAQ: Sony tapes Robot 100 Gbytes/tape

DSTs 10 Gbytes/tape

Root files 1 Gbyte/file

Recons Dspack

Pb+Pb at 160 GeV/nucleon October 96 run 12 Terabytes in 5 weeks 1.2 events/second Event Size = 10 Mbytes

Reconstruction farm on SHIFT 20 HP PA8000 1 Mbyte per event on DST 1800 reconstructed tracks/event 10 minutes/event

Physics Analysis farm Linux PCs with parallel ROOT 100 Kbytes/event 50 events/second

/user/brun/root/slides/chep97/dataflow.C