NA49 Data Mining Facility

SMP farm large disks fast switch root clients

root master

root servers

Switch

HP Vectra XU 6/200

HP Vectra XU 6/200 200 MHz Dual Pentium Pro, 256 MB memory, 2x9GB Ultrascsi disks, 100 baseT Switch

200 MHz Dual Pentium Pro, 256 MB memory, 2x9GB Ultrascsi disks, 100 baseT Switch