Conventional cluster

LINUX Inside job1

LINUX Inside job2

LINUX Inside job3

LINUX Inside job4

LINUX Inside job5

LINUX Inside job6

LINUX Inside job7

LINUX Inside job8

Many sequential jobs run in parallel Many distributed files (disk pool manager) Each job uses extensively the switch Remote services penalize local processor

Local data processed by remote processor

Local data processed by local processor

SWITCH

/user/brun/root/slides/chep97/jobs.C